Title: Die größte Baustelle Mitteleuropas
Course: Wie der Alte Rhein geboren wurde

Die größte Baustelle Mitteleuropas
Als man dem Rhein ein neues Flussbett baute, kamen Tausende Arbeiter zum Einsatz. Die ersten dampfbetriebenen Bagger und natürlich auch schon unser Rheinbähnle waren in Betrieb. Der Fußacher Durchstich wurde im Jahr 1900 fertig, der Diepolsauer Durchstich erst 1923.
Natürlich wurde auch schon gesprengt, denn das Dynamit war schon längst erfunden. So eine große Baustelle gab es im Umkreis von vielen hundert Kilometern keine!